Title: Défaut pour Chap 1 - Ex6 - Combien de coupures?

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Chap 1 - Ex6 - Combien de coupures? ».

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 2
Feedback: Il faut 2 coupures : - sur \( [AB] \) - sur \( [BC] \)
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : Il n'y a que la charge uniformément répartie. On effectue une coupure avant, dans et après un chargement réparti. Il n'y pas de chargement après la charge répartie puisque la poutre s'arrête au point C.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image] [Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 3
Feedback: [Image: Coupure question 2]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : On effectue une coupure avant, après et dans un chargement réparti.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 3
Feedback: Il faut 3 coupures : [Image]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : On effectue une coupure : - avant et après la force P - avant et dans la charge répartie (la poutre s'arrête en D). On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 3
Feedback: Il faut 3 coupures : [Image]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : - Il y a un changement de direction en B : une coupure avant et une après - Il y a un changement de direction en C : une coupure avant et une après - Il y a un chargement réparti sur \( [BC] \) : une coupure avant, une coupure après, une coupure dans la charge répartie - On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 5
Feedback: Il faut 5 coupures : [Image]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : - Il y a un changement de direction en B : une coupure avant et une coupure après - Il y a un changement de direction en E : une coupure avant et une coupure après - Il y a un chargement réparti : une coupure avant, une coupure après, une coupure dans la charge répartie - On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 4
Feedback: Il faut 4 coupures : [Image]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : - Il y a un changement de direction en B : une coupure avant et une coupure après - Il y a un changement de direction en D : une coupure avant et une coupure après - Il y a un chargement ponctuel en C : une coupure avant et une coupure après - On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image: Structure 7]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 6
Feedback: Il faut 6 coupures : [Image: Structure 7 OK]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : - Il y a un chargement ponctuel sur \( [AC] \) au point B : une coupure avant et une coupure après - Il y a un changement de direction en B : une coupure avant et une coupure après - Il y un chargement ponctuel en D sur \( [CE] \) : une coupure avant et une coupure après - Il y a un changement de direction en E : une coupure avant et une coupure après - Il y a un chargement ponctuel sur \( [EG] \) en F : une coupure avant et une coupure après - On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 3
Feedback: Il faut 3 coupures : [Image]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : - Il y a un chargement ponctuel en B : une coupure avant et une coupure après - Il y a un changement de direction en C : une coupure avant et une coupure après - Il y a un chargement réparti sur toute la longueur \( [CD] \) : une coupure avant et dans la charge répartie. - On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image: Structure 9]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 4
Feedback: Il faut 4 coupures : [Image: Structure 9 OK]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : - Il y a un chargement ponctuel en B : une coupure avant et une coupure après - Il y a un changement de direction en C : une coupure avant et une coupure après - Il y a un chargement réparti sur la demi-longueur \( [DE] \) : une coupure avant et dans la charge répartie. - On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 3
Feedback: Il faut 3 coupures : [Image]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : - Il y a un changement de direction en B : une coupure avant et une coupure après - Il y a un changement de direction en C : une coupure avant et une coupure après - On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.

Q: On considère la structure sollicitée suivante. On suppose que l'on a préalablement déterminé les actions de liaison avec le PFS.

[Image]

Indiquez le nombre de coupures à effectuer pour déterminer le torseur des actions intérieures le long de la structure.

NB : vous noterez que l'axe x_0 est porté par la première poutre de la structure.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
A: 4
Feedback: Il faut 4 coupures : [Image]
  Hint: Indice 1/2 : On effectue une coupure : - avant et après l'introduction d'un chargement ponctuel - avant, après et dans un chargement réparti - avant et après un changement de direction.
  Hint: Indice 2/2 : - Il y a un changement de direction en B : une coupure avant et une coupure après - Il y a un changement de direction en C : une coupure avant et une coupure après - Il y a un chargement réparti sur \( [BC] \) : une coupure avant, une coupure après, une coupure dans la charge répartie - Il y a un chargement ponctuel sur \( [CE] \) en D : une coupure avant, une coupure après - On regroupe les coupures localisées sur un même tronçon de poutre.