Title: Défaut pour Test flexion

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Test flexion ».

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image]

Données du problème :

- F = 1000 N
- L = 1 m
- a = 40 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =1000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 500; haut; 1500; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 213333; 94; 2.5
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image]

Données du problème :

- F = 1500 N
- L = 2 m
- a = 50 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =3000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 750; haut; 2250; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 520833; 144; 1.63
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image]

Données du problème :

- F = 800 N
- L = 1,5 m
- a = 35 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =1200 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 400; haut; 1200; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 125052; 168; 1.4
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image]

Données du problème :

- F = 1200 N
- L = 3 m
- a = 60 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =3600 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 600; haut; 1800; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 1080000; 100; 2.35
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image]

Données du problème :

- F = 2000 N
- L = 2,5 m
- a = 55 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =5000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 1000; haut; 3000; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 762552; 180; 1.3
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 1000 N
- L = 1 m
- D = 40 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =1000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 500; haut; 1500; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 125664; 159; 1.48
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 1500 N
- L = 2 m
- D = 60 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =3000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 750; haut; 2250; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 636173; 141; 1.66
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 800 N
- L = 1,5 m
- D = 50 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =1200 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 400; haut; 1200; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 306796; 98; 2.4
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 1200 N
- L = 3 m
- D = 60 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =3600 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 600; haut; 1800; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 636173; 170; 1.38
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant. [Image]        [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 2000 N
- L = 2,5 m
- D = 70 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_A en A est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =5000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: bas; 1000; haut; 3000; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 1178588; 148.5; 1.58
Gap 1 offers: haut; bas
Gap 3 offers: bas; haut
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.    [Image: poutreB]    [Image]

Données du problème :

- F = 1000 N
- L = 1 m
- a = 40 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S235 → Re = 235 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =2000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 235 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 3000; bas; 2000; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 213333; 187.5; 1.25
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.    [Image: poutreB]    [Image]

Données du problème :

- F = 1500 N
- L = 2 m
- a = 50 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =6000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 4500; bas; 3000; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 520833; 288.5; 1.23
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.    [Image: poutreB]    [Image]

Données du problème :

- F = 800 N
- L = 1,5 m
- a = 35 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =2400 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 2400; bas; 1600; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 125052; 336; 1.06
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.    [Image: poutreB]    [Image]

Données du problème :

- F = 1200 N
- L = 3 m
- a = 60 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =7200 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 3600; bas; 2400; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 1080000; 200; 1.78
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.    [Image: poutreB]    [Image]

Données du problème :

- F = 2000 N
- L = 2,5 m
- a = 65 mm (section carrée)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =10000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 6000; bas; 4000; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 1487552; 218.5; 1.62
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.  [Image: poutreB]      [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 1000 N
- L = 1 m
- D = 40 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =2000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 3000; bas; 2000; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 125664; 318; 1.12
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.  [Image: poutreB]      [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 1500 N
- L = 2 m
- D = 60 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =6000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 4500; bas; 3000; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 636173; 283; 1.25
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.  [Image: poutreB]      [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 800 N
- L = 1,5 m
- D = 50 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =2400 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 2400; bas; 1600; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 306796; 195.6; 1.82
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.  [Image: poutreB]      [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 1200 N
- L = 3 m
- D = 70 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =7200 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 3600; bas; 2400; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 1178588; 214; 1.66
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -

Q: L'étude consiste à vérifier la résistance mécanique d'une structure en flexion dont le modèle poutre est le suivant.  [Image: poutreB]      [Image: cercle]

Données du problème :

- F = 2000 N
- L = 2,5 m
- D = 75 mm (section circulaire)
- Matériau en acier de construction S355 → Re = 355 MPa

1 - Actions de liaison :

a) La réaction Y_B en B est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

b) La réaction Y_C en C est dirigée vers le [...]. Sa valeur numérique (norme) vaut [...] N

2 - Efforts intérieurs :

a) Indiquer les sollicitations présentes ou non dans cette poutre :

N | Ty | Tz | Mt | Mfy | Mfz
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

b) Parmi les diagrammes proposées ci-dessous, celui qui correspond à Mfz est le [...]

 [Image]

 c) La position de la section critique est [...].

 d) L'expression littérale du moment fléchissant |Mfz|_max dans cette section vaut [...].

3 - Contrainte et critère de résistance :

a) Dans cette section, le moment fléchissant engendre de la contrainte [...]

b) Parmi les points proposés ci-dessous, indiquer s'ils sont critiques ou non :

A | B | C | D | G |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

[Image: cercle_perspect]

 c) Faire l'application numérique (à 1% près) du moment quadratique I_Gz de cette section (en mm^4) : [...] mm^4

 On donne pour la suite |Mfz|_max =10000 Nm (valeur du moment fléchissant maxi dans la section critique).

d) Faire l'application numérique (à 1% près) de la contrainte max (valeur absolue) dans cette section (en MPa) : [...] MPa

e) Sachant que la limite élastique du matériau est Re = 355 MPa, calculer (à 1% près) la valeur du coefficient de sécurité : Cs = [...]
A: haut; 6000; bas; 4000; NON; OUI; NON; NON; NON; OUI; 8; en B; 2FL; normale; OUI; NON; OUI; NON; NON; 1553156; 241.4; 1.47
Gap 1 offers: bas; haut
Gap 3 offers: haut; bas
Gap 5 offers: OUI; NON
Gap 6 offers: OUI; NON
Gap 7 offers: OUI; NON
Gap 8 offers: OUI; NON
Gap 9 offers: OUI; NON
Gap 10 offers: OUI; NON
Gap 11 offers: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Gap 12 offers: en A; au milieu de AB; en B; au milieu de BC; en C
Gap 13 offers: FL; 2FL; 3FL; 4FL; FL/2; FL/3; FL/4
Gap 14 offers: normale; tangentielle
Gap 15 offers: OUI; NON
Gap 16 offers: OUI; NON
Gap 17 offers: OUI; NON
Gap 18 offers: OUI; NON
Gap 19 offers: OUI; NON
  Hint: -
  Hint: -