Title: Défaut pour Test bilan sur la traduction du cahier des charges et outils d'aide à la sélection des matériaux : 1 tentative - Note - Durée 10 min

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Test bilan sur la traduction du cahier des charges et outils d'aide à la sélection des matériaux : 1 tentative - Note - Durée 10 min ».

Q: La tige du piston d’un actionneur de volet de gouverne est une pièce mécanique très importante car les forces nécessaires à inverser la poussée peuvent être très élevées. Elle subit des efforts notamment axiaux (compression et flambement) et est généralement de forme tubulaire. Il est important de choisir des matériaux candidats à ce type de pièce dans une optique de masse minimale. On précise que la température de service est au moins de 300 °C et que la géométrie est fixée par l’encombrement : la longueur L et le rayon extérieur R de la tige sont ici imposés, mais pas l'épaisseur t.

 [Image]

Placez (glissez) les bons éléments de traduction dans le texte.
- Zone 1 | Fonction
- Zone 2 | Fonction
- Zone 3 | Contrainte
- Zone 4 | Contrainte
- Zone 5 | Contrainte
- Zone 6 | Contrainte
- Zone 7 | Variable libre
- Zone 8 | Variable libre
- Zone 9 | Objectif
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Le BE réalise une étude de dimensionnement et met en évidence 4 matériaux potentiels. Lequel choisiriez-vous ? Donnez votre réponse ci-dessous en fonction du graphique.

[Image]
A: Alliages de titane / Alliage de titane / Titane / alliages de titanes / allages de titane / allages de titanes

Q: Parmi les quatre grandes familles de matériaux quelles sont que vous élimineriez d'office ? (choisissez parmi les réponses).
- Céramiqes
- Composites
- Polymères
- Métaux
A: Céramiqes; Composites; Polymères
If right: Votre réponse est correcte.
If partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
If wrong: Votre réponse est incorrecte.